[Error Msg]
ini.encoding = MS932
file.encoding = MS932
# Japan Character Setting For Linux Server
log_prompt = true

# Session Server
URL_FIND_ERROR = 終了しました。
URL_SERVER_ERROR = サーバーが作動していません。
SESSION_SERVER_CONNECT_ERROR = サーバーと接続することができません。
FIND_FREE_PROXY_ERROR = サーバーが見つかりません。


# Domain Server
#DOMAIN_USER_FIND_ERROR = メンバーが見つかりません。
DOMAIN_USER_FIND_ERROR = そのメンバーはログインしていないので送信することが出来ません。
USER_FIND_ERROR = 入室資格がありません。
PASSWD_ERROR = パスワードを正しく入力してください。
ROOM_FIND_ERROR = 終了しました。
ROOM_MEMBER_ERROR = 登録されていません。
# ROOM_SERVICE_TIME_ERROR = 利用可能ではありません。
ROOM_SERVICE_TIME_ERROR = 利用できません。日時は [@START_TIME]～[@END_TIME].
# allow_double_login = true
DUPLICATE_USER_LOGIN_ERROR = 他の場所で同じIDでログインしたので終了しました。
#DUPLICATE_USER_LOGIN_ERROR = 他の場所でサービスを利用しています。

ROOM_TIME_SETTING_ERROR = 利用時間設定をご確認ください。
MAX_SERVICE_USER_ERROR = 利用可能ライセンス数を超えました。
ROOM_CANCEL_ERROR = キャンセルすることが出来ません。
ROOM_UPDATE_ERROR = 更新することができません。
SERVICE_LEVEL_ERROR = サービスを利用する権利がありません。
DOUBLE_BOOKING_USER_ERROR = 参加者が他の予約時間と重複しています。
ROOM_ALARM_MESSAGE = 終了時間まで残り<@TIME>分です。
RED_MEMBER_ERROR = あなたは強制退出させられましたので、今後これに参加することは出来ません。
TEXT_MESSAGE_TRANSFER_ERROR = ID:<@USER> はログインしていないので、メッセージを送信することが出来ません。
DUPLICATE_USER_INSERT_ERROR = ID:<@USER> はすでに使われています。
MAX_EXTEND_TIME_ERROR = 延長可能時間を越えています。

# Database
DB_ERROR = エラーが発生しました。

# File Server
FILE_FOLDER_FIND_ERROR = 共有ファイルのフォルダを探す事が出来ません。
FILE_FIND_ERROR = 該当ファイルを探す事が出来ません。
DUPLICATE_FILE_ERROR = 同じ名前のファイルがあります。